Title: Corrientes 360° - Av. Italia, Corrientes Capital

Av Italia

MONUMENTO A LA GLORIA

Credits: by Liliana Ocampo - Gustavo Meza (Author)

Fue erigido por la colonia italiana de la ciudad, para celebrar la grandeza argentina.

Su piedra fundamental fue colocada en la Semana de Mayo del Centenario (1910).

Fuente y más información: descubrircorrientes.com.ar

MONUMENTO A LA GLORIA

El Gran Mural

Grabado sobre una de las paredes externas del Convento de San Francisco, con 70 metros de largo y 3,5 metro de alto. El mismo evoca la vida del aborigen guaraní desde la llegada de los conquistadores hasta el siglo XX, pasando por distintos pasajes de la cultura correntina.

Fuente y más información: visitcorrientes.tur.ar

El Gran Mural

Ubicación

Para conocer como llegar al lugar te dejo este enlace:

Ver mapa